\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{setspace}
\usepackage{ulem}
\usepackage{listings}
\usepackage{float}
\usepackage[rflt]{floatflt}
\usepackage{tabularx}
\setlength{\parindent}{0pt}
\title{MSIE 8/9 &amp; Google Plugin was soll das?}
\usepackage[
pdftitle={MSIE 8/9 &amp; Google Plugin was soll das?}
pdfsubject={Manche Internet Explorer rufen ein base64 codiertes Bild von der ersten aufgerufenen Website ab, was soll das, ein Fehler in in einem Google Modul?}
pdfauthor={Udo Schmal}
pdfkeywords={bugs}
]{hyperref}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0,0,.5}
\hypersetup{pdftex=true, colorlinks=true, breaklinks=true, linkcolor=darkblue, menucolor=darkblue, pagecolor=darkblue, urlcolor=darkblue}
\begin{document}MSIE 8/9 \&amp; Google Plugin was soll das?
\singlespacing
{\LARGE \textbf{\label{sec:title}MSIE 8/9 \&amp; Google Plugin was soll das?}}

\singlespacing
{\large \textbf{\label{sec:subtitle}/url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgA...}}

Was soll der Scheiß?\newline
 Wieso kommen immer wieder diese Aufrufe auf meinen Server, da scheint irgend ein Google Plugin im Internet Explorer nicht richtig zu funktionieren! \newline

\begin{lstlisting}[breaklines]GET /url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgA...)\newline
Connection: Keep-Alive\newline
Accept: image/png, image/svg+xml, image/*;q=0.8, */*;q=0.5\newline
Accept-Encoding: gzip, deflate\newline
Accept-Language: de-DE\newline
Cookie: textsize=1; ASPSESSIONIDASTDRSBA=DLHPHJBCCJBEINJJGEHEABMP\newline
Host: www.gocher.me\newline
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; tb-webde/1.7.0)\end{lstlisting}


\end{document}