\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{setspace}
\usepackage{ulem}
\usepackage{listings}
\usepackage{float}
\usepackage[rflt]{floatflt}
\usepackage{tabularx}
\setlength{\parindent}{0pt}
\title{GMT - Greenwich Mean Time}
\usepackage[
pdftitle={GMT - Greenwich Mean Time}
pdfsubject={GMT - Greenwich Mean Time Funktionen programmiert in Free Pascal zum Einatz im ISAPI-CMS}
pdfauthor={Udo Schmal}
pdfkeywords={GMT, CMS, ISAPI, Lazarus, Free Pascal, ISAPI-CMS}
]{hyperref}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0,0,.5}
\hypersetup{pdftex=true, colorlinks=true, breaklinks=true, linkcolor=darkblue, menucolor=darkblue, pagecolor=darkblue, urlcolor=darkblue}
\begin{document}GMT - Greenwich Mean Time
\singlespacing
{\LARGE \textbf{\label{sec:title}GMT - Greenwich Mean Time}}

Zum generieren des HTML-Headers sind für die Werte Last-Modified und Date Funktionen zur Ausgabe des Datum/Zeit Wertes im GMT-Format erforderlich.

Des weiteren werden in der kompletten Datenkommunikation immer GMT Zeitangaben benötigt um eine global über die Zeit-Zonen hinaus gültige Angabe zu haben, lokale Zeitangaben sind für den einzelnen Betrachter noch relevant, aber in der Zeit der Globalisierung gibt es sonst keine genaue Vergleichsmöglichkeit. So werden diese Funktionen auch zum Füllen des Meta-Wertes Date im head-Bereich des HTML-Dokumentes benötigt und in Atom-, RSS- Feeds, etc.\newline
\newline


\href{https://www.gocher.me/code/gmtutils.pas}{gmtutils.pas}
\end{document}