\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{setspace}
\usepackage{ulem}
\usepackage{listings}
\usepackage{float}
\usepackage[rflt]{floatflt}
\usepackage{tabularx}
\setlength{\parindent}{0pt}
\title{Dienste und der Ruhezustand unter Windows 7}
\usepackage[
pdftitle={Dienste und der Ruhezustand unter Windows 7}
pdfsubject={Probleme eines Dienstes beim Versetzen in den Ruhezustand}
pdfauthor={Udo Schmal}
pdfkeywords={Daemon, Service, Dienst, Ruhezustand, Error, Fehler}
]{hyperref}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0,0,.5}
\hypersetup{pdftex=true, colorlinks=true, breaklinks=true, linkcolor=darkblue, menucolor=darkblue, pagecolor=darkblue, urlcolor=darkblue}
\begin{document}Dienste und der Ruhezustand unter Windows 7
\singlespacing
{\LARGE \textbf{\label{sec:title}Dienste und der Ruhezustand}}

\singlespacing
{\large \textbf{\label{sec:subtitle}Ereignisanzeige Windows 7}}

Heute wurde erneut der Daemon / Service / Dienst beendet, aus diesen Fehlermeldungen sollte zu erkennen sein wo das Problem liegt. Der Dienst benötigt andere Dienste die beim Versetzen in den Ruhezustand bereits zuvor abgeschaltet werden, diese Problematik muss in den Sourcen noch berücksichtigt werden!\newline
 Es ist natürlich vorübergehend auch möglich in den Energiesparoptionen den Ruhezustand und den hybriden Standbymode zu deaktivieren.

\label{sec:result_box}Das System ermöglicht einer Anwendung ungefähr für zwei Sekunden die Benachrichtigung zum Wechsel in den Ruhezustand zu behandeln, wenn eine Anwendungnach dieser Zeit noch nicht reagiert hat, versucht das System diese Anwendung zuunterbrechen.

System: Information 13.07.2013 20:28:35 Kernel-Power Ereignis-ID: 42 Aufgabenkategorie: (64)
\begin{lstlisting}[breaklines]Das System wird in den Standbymodus versetzt.\newline
\newline
Grund: Das System ist inaktiv.\end{lstlisting}

System: Information 13.07.2013 20:28:53 Kernel-General Ereignis-ID: 1 Aufgabenkategorie: Keine
\begin{lstlisting}[breaklines]Die Systemzeit wurde von ‎2013‎-‎07‎-‎13T18:28:43.293600000Z auf ‎2013‎-‎07‎-‎13T18:28:53.500000000Z geändert.\end{lstlisting}

System: Information 13.07.2013 20:28:53 Service Control Manager Ereignis-ID: 7042 Aufgabenkategorie: Keine
\begin{lstlisting}[breaklines]Der Steuerbefehl \&quot;beenden\&quot; wurde erfolgreich an den Dienst \&quot;TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst\&quot; gesendet.\newline
Angegebene Ursache: 0x40030011 [Betriebssystem: Netzwerkkonnektivität (Geplant)]\newline
Kommentar: Kein\newline
\end{lstlisting}

System: Information 13.07.2013 20:28:53 Service Control Manager Ereignis-ID: 7036 Aufgabenkategorie: Keine
\begin{lstlisting}[breaklines]Dienst \&quot;TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst\&quot; befindet sich jetzt im Status \&quot;Beendet\&quot;.\newline
\end{lstlisting}

Anwendung: Fehler 13.07.2013 20:28:54 Application Error  Ereignis-ID: 1000  Aufgabenkategorie: (100)
\begin{lstlisting}[breaklines]Name der fehlerhaften Anwendung: daemon.exe, Version: 1.0.1.10, Zeitstempel: 0x51ddbd29\newline
Name des fehlerhaften Moduls: daemon.exe, Version: 1.0.1.10, Zeitstempel: 0x51ddbd29\newline
Ausnahmecode: 0xc0000005\newline
Fehleroffset: 0x00053a19\newline
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1354\newline
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ce7f2c223c97c0\newline
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\textbackslashinetpub\textbackslashdaemon.exe\newline
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\textbackslashinetpub\textbackslashdaemon.exe\newline
Berichtskennung: 127953c0-ebea-11e2-8a5d-00251133e3de\end{lstlisting}

Anwendung: Information 13.07.2013 20:28:57 Windows Error Reporting Ereignis-ID: 1001 Aufgabenkategorie: Keine
\begin{lstlisting}[breaklines]Fehlerbucket , Typ 0\newline
Ereignisname: APPCRASH\newline
Antwort: Nicht verfügbar\newline
CAB-Datei-ID: 0\newline
\newline
Problemsignatur:\newline
P1: daemon.exe\newline
P2: 1.0.1.10\newline
P3: 51ddbd29\newline
P4: daemon.exe\newline
P5: 1.0.1.10\newline
P6: 51ddbd29\newline
P7: c0000005\newline
P8: 00053a19\newline
P9: \newline
P10: \newline
\newline
Angefügte Dateien:\newline
C:\textbackslashWindows\textbackslashTemp\textbackslashWER8FAA.tmp.appcompat.txt\newline
C:\textbackslashWindows\textbackslashTemp\textbackslashWER94F8.tmp.WERInternalMetadata.xml\newline
C:\textbackslashWindows\textbackslashTemp\textbackslashWER94F9.tmp.hdmp\newline
C:\textbackslashWindows\textbackslashTemp\textbackslashWER975B.tmp.mdmp\newline
\newline
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:C:\textbackslashProgramData\textbackslashMicrosoft\textbackslashWindows\textbackslashWER\textbackslashReportQueue\textbackslashAppCrash\_daemon.exe\_b35756204eebd499936f4fe71c9313269a45ad7e\_cab\_18f49880\newline
\newline
Analysesymbol: \newline
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0\newline
Berichts-ID: 127953c0-ebea-11e2-8a5d-00251133e3de\newline
Berichtstatus: 4\newline
\end{lstlisting}

System: Informationen  13.07.2013 20:28:54-55 Service Control Manager Ereignis-ID: 7036 Aufgabenkategorie: Keine
\begin{lstlisting}[breaklines]Dienst \&quot;Windows-Bilderfassung (WIA)\&quot; befindet sich jetzt im Status \&quot;Ausgeführt\&quot;.\end{lstlisting}
\begin{lstlisting}[breaklines]Dienst \&quot;Windows-Fehlerberichterstattungsdienst\&quot; befindet sich jetzt im Status \&quot;Ausgeführt\&quot;. \newline
\end{lstlisting}
\begin{lstlisting}[breaklines]Dienst \&quot;Anwendungserfahrung\&quot; befindet sich jetzt im Status \&quot;Ausgeführt\&quot;.\end{lstlisting}

System: Fehler 13.07.2013 20:28:57 Service Control Manager Ereignis-ID: 7034 Aufgabenkategorie: Keine
\begin{lstlisting}[breaklines]Dienst \&quot;ISAPI CMS Daemon\&quot; wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 2 Mal passiert.\newline
\end{lstlisting}
\end{document}